CO/He GLOW DISCHARGE TEMPERATURE MEASUREMENTS USING CO 4th POSITIVE BAND LIF R. J. LEIWEKE and W. R. LEMPERT, Nonequilibrium Thermodynamics Laboratory, Department of Mechanical Engineering and Department of Chemistry, The Ohio satte University, Columbus, OH 43210.