THE NO VIBRATIONAL FUNDAMENTAL BAND: O_2-BROADENING COEFFICIENTS C. CHACKERIAN, JR., R. S. FREEDMAN, L. P. GIVER, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035; L. R. BROWN, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109.